0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

Counts s^{-1} Angstrom^{-1}

                                                                       8

                                                           7

                                               6

                                    5

                        4

            3

2

              λ(Angstrom)

                    MEG spectrum

                          2 temperature model
                          1 temperature model