BAX database f_x (10^{-11} erg cm^{-2} s^{-1})

0.01 0.1 1 10 100 1000

L_x (10^{44} erg s^{-1})

0.001

0.01 0.1 1 10 100

0.01 0.1 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1