HRC-I Normalized QE Uniformity Maps at Eight Energies

B Kα - 183 eV C Kα - 277 eV O Kα - 525 eV Ni Lα - 852 eV

Al Kα - 1487 eV Ag Lα - 2984 eV Ti Kα - 4511 eV Fe Kα - 6404 eV

Standard Deviation of the HRC-I QE Uniformity Maps

Six Energy Band Deviation from Median Eight Energy Band Deviation from Median