ACIS CALIBRATION PRODUCTS

Complete Update Planned GRADE Non CTI Corrected Products BADPIX at T=-90 BADPIX at T=-100 DET GAIN at T=-120 BADPIX at T=-110 FEF PHA at T=-120 BADPIX at T=-120 FEF PI at T=-120 EVTSPLT OSIP at -120 GTI LIM DET GAIN at T=-110 DET GAIN at T=-90 FEF PHA at T=-110 FEF PI at T=-90 FEF PI at T=-110 FEF PHA at T=-90 OSIP at -110 DET GAIN at T=-100 QE FEF PI at T=-100 FEF PHA at T=-100 CTI Corrected Products QEU before rad. damage QEU at -110 DET GAIN at T=-120 QEU at -120 FEF PHA at T=-120 PSF ACIS-I FEF PI at T=-120 PSF ACIS-S QEU at T=-120 OSIP at -90 DET GAIN at T=-110 OSIP at -100 FEF PHA at T=-110 Background Files FEF PI at T=-110 QEU at T=-110

ACIS TEMPERATURES

TEMPERATURE DATES

�90^ffi C LAUNCH - Aug. 13, 1999 �100^ffi C Aug. 13 - Sept. 13, 1999 �110^ffi C Sept. 13, 1999 - Jan. 29, 2000 �120^ffi C Jan. 29, 2000 to present

HRC CALIBRATION PRODUCTS

Complete Update Planned BADPIX QE for HRC-I GTI LIM before HV change (Oct. 4, 1999) QE for HRC-S GTI LIM after HV change QEU for HRC-I GAIN for HRC-S QEU for HRC-S Background Images TGMASK FPTEST EFTEST SATTEST TAPRING

DEGAP for HRC-I DEGAP for HRC-S

PSF for HRC-I PSF for HRC-S

HRMA CALIBRATION PRODUCTS

Complete Update Planned AXEFFA VIGNET

LETG CALIBRATION PRODUCTS

Complete Update Planned GREFF LEG RMF1 LEG RMF2 LEG RMF3 LEG RMF4 LEG RMF5 LEG RMF6 ACIS LEG RMF1

HETG CALIBRATION PRODUCTS

Complete Update Planned GREFF HEG RMF1 HEG RMF2 HEG RMF3 MEG RMF1 MEG RMF2 MEG RMF3