Sixth HEAD Meeting April 22, 2002

ACIS DATA ANALYSIS AND CALIBRATION SESSION

I Pileup Modeling and Analysis Tools

– John Davis (MIT) – ≈ 40 min

II Calibration Issues in Progress or Under Investigation – Norbert Schulz (MIT), Paul Plucinsky (SAO) – ≈ 30 min III CTI correction for FI CCDs

– Glenn Allen (MIT) – ≈ 30 min

on behalf of the CXC, MIT, PSU, and MSFC Calibration and Instruments teams

Paul Plucinsky (CXC) ACIS Data Analysis and Calibration Session